Z position along beam axis (cm)

0 20 40 60 80 100

X measurement (um)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000 Radius 421 +/- 28 m Offset 0.7 +/- 0.1 B = 1.43 +/- 0.09 Tesla Pbeam = 197 +/- 13 GeV magnetic field