KEK3103: Scurve 160 V

Thr. (fC)

1 2 3 4 5 6 eff. (%)

0

20

40

60

80

100

Efficiency

0 angle, no field 0 angle, B=1.65 T max angle, no field max angle, B=1.65 T

Thr. (fC)

1 2 3 4 5 6 noise occ.

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

Noise occupancy