0 10 20 30 40 50 60 70 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Vbias : pkTime : Qmax

150 V : 37.8 ns : 1.2 fC

VAL166** link 0 - shaper pulse

Vbias : pkTime : Qmax

200 V : 35.6 ns : 2.2 fC 225 V : 34.5 ns : 2.6 fC 250 V : 33.3 ns : 3.0 fC 300 V : 32.9 ns : 3.4 fC 350 V : 33.2 ns : 3.6 fC 400 V : 32.0 ns : 3.9 fC 450 V : 32.7 ns : 3.9 fC 500 V : 31.9 ns : 4.0 fC