0 10 20 30 40 50 60 70 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Vbias : pkTime : Qmax

25 V : 35.1 ns : 1.5 fC

CG170 link 1 - shaper pulse

Vbias : pkTime : Qmax

50 V : 35.6 ns : 2.5 fC 75 V : 34.4 ns : 3.3 fC 112 V : 30.6 ns : 3.7 fC 137 V : 29.3 ns : 3.8 fC 150 V : 29.5 ns : 3.9 fC 275 V : 28.5 ns : 4.0 fC