Modules

0 100 200 300 400 500 600

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Z metrology - Geneva modules

zavef zaveb zmaxf zminf zmaxb zminb zrmsf zrmsb